/** 人员同步逻辑中设置为是，其他情况下为用户手动创建，应默认为否 **/

ALTER TABLE xjr_department MODIFY COLUMN is_sync varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N';

ALTER TABLE xjr_user_dept_relation 
  MODIFY COLUMN is_sync varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  MODIFY COLUMN is_main varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N';

ALTER TABLE xjr_user MODIFY COLUMN is_sync varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'N';

